LIBRARY reader32
EXPORTS 
AwaitRemoval@20 @1
BeginClearAllStatus@8 @2
BeginClearDose@8 @3
BeginClearDoseProfile_R3@8 @4
BeginClearEEPROM_R3@8 @5
BeginClearFaultStatus@8 @6
BeginClearGraphic_R3@12 @7
BeginClearLatchedAlarms@8 @8
BeginClearPeakRates@8 @9
BeginClearScratchPad@12 @10
BeginClearTotalDose@8 @11
BeginClearWearerOrTaskId_R3@16 @12
BeginDeissueEPD@8 @13
BeginEnableAlarmPresetThresholds_R3@12 @14
BeginEnableCovertMode_R3@12 @15
BeginEnableDeepSleep_R3@12 @16
BeginEnableManufacturerLockout_R3@12 @17
BeginEnableProtectedSession@12 @18
BeginEnableResponderMode_R3@12 @19
BeginEnableTestSound_R3@12 @20
BeginEpdOnOff@12 @21
BeginInitiateFirmwareUpdate_R3@8 @22
BeginIssueEPD@8 @23
BeginMfrLogin_R2@12 @24
BeginReadAccessPermissionsForLevel_R3@12 @25
BeginReadAlarmConfiguration@16 @26
BeginReadAlarmConfigurationLock_R3@8 @27
BeginReadAlarmConfiguration_R3@16 @28
BeginReadAlarmThresholds@20 @29
BeginReadBacklightBrightness_R3@8 @30
BeginReadBacklightEnable@8 @31
BeginReadBacklightPeriod_R3@8 @32
BeginReadBaselineCounts@8 @33
BeginReadBatteryCriticalTiming_R3@8 @34
BeginReadBatteryLowThreshold@12 @35
BeginReadBatteryTestInterval@8 @36
BeginReadBatteryTypeFitted_R3@8 @37
BeginReadBatteryTypeOverride_R3@8 @38
BeginReadCalDueDate@8 @39
BeginReadCalDueDate_R3@8 @40
BeginReadCalReference_R3@8 @41
BeginReadCalibrationData_R2@8 @42
BeginReadCalibrationFacility_R3@8 @43
BeginReadCapabilities@8 @44
BeginReadChecksum_R3@8 @45
BeginReadChirpEnable_R3@8 @46
BeginReadChirpSensitivity@8 @47
BeginReadCounts@16 @48
BeginReadCurrentAccessLevel@8 @49
BeginReadDeadTimeFactors_R3@16 @50
BeginReadDebugRegister_R3@12 @51
BeginReadDetectorTestLimits_R3@16 @52
BeginReadDetectorThresholdLimits_R3@16 @53
BeginReadDetectorThresholds@16 @54
BeginReadDetectorThresholds_R3@16 @55
BeginReadDisplayCapability_R3@12 @56
BeginReadDisplayContrast_R3@8 @57
BeginReadDisplayEnablePermissions_R3@12 @58
BeginReadDisplayEnables_R3@16=BeginReadDisplayEnables@16 @59
BeginReadDisplayOptions@8 @60
BeginReadDisplayOptionsLock_R3@8 @61
BeginReadDisplayTimeout@8 @62
BeginReadDoseProfileByIndex_R3@16 @63
BeginReadDoseProfileByTime@16 @64
BeginReadDoseProfileConfiguration_R3@8 @65
BeginReadDoseProfileInterval@8 @66
BeginReadDoseSaveInterval_R3@8 @67
BeginReadDoses@16 @68
BeginReadEEProm@16 @69
BeginReadEpdIdentities@8 @70
BeginReadEpdPartNumber_R3@8 @71
BeginReadEpdRevision_R3@8 @72
BeginReadEpdSerialNum@8 @73
BeginReadEpdType@8 @74
BeginReadEventLogLevel_R3@8 @75
BeginReadEventsByIndex@16 @76
BeginReadFEMPartNumber_R3@8 @77
BeginReadFactoryCalDate@8 @78
BeginReadFemSerialNum_R3@8 @79
BeginReadFirmwarePartNumber_R3@8 @80
BeginReadFirmwareVersion@8 @81
BeginReadFlashTestCounts_R3@16 @82
BeginReadFpgaVersion_R3@8 @83
BeginReadGains@16 @84
BeginReadGains_R3@16 @85
BeginReadGraphicData_R3@12 @86
BeginReadGraphicSize_R3@12 @87
BeginReadLastCalibrationProcess_R3@8 @88
BeginReadLongEPDPartNumber_R3@8 @89
BeginReadMarkNumber@8 @90
BeginReadMeasurandIds_R3@8 @91
BeginReadModelName_R3@8 @92
BeginReadOffModeBatteryTestInterval_R3@8 @93
BeginReadOffModeDisplay_R3@8 @94
BeginReadPcbPartNumber_R3@8 @95
BeginReadPcbRevision_R3@8 @96
BeginReadPcbSerialNum_R3@8 @97
BeginReadPeakRates@16 @98
BeginReadPulseModeEnable_R3@8 @99
BeginReadPulseModeIndustrial_R3@8 @100
BeginReadPulseModeThreshold_R3@8 @101
BeginReadPulsedModeOverrangeThreshold_R3@8 @102
BeginReadQualityData@8 @103
BeginReadQuickAccessDisplays_R3@16 @104
BeginReadRTC@8 @105
BeginReadRadioFirmwareVersion_R3@8 @106
BeginReadRateOffPercentage@16 @107
BeginReadRates@16 @108
BeginReadResponderTriggerUtc_R3@8 @109
BeginReadReturnForReadTime@8 @110
BeginReadRunTime_R3@8 @111
BeginReadScratchPad@16 @112
BeginReadScratchpadSize@8 @113
BeginReadSelfTestInterval@8 @114
BeginReadSensitivities@16 @115
BeginReadSensitivities_R3@16 @116
BeginReadSnapshotAlarmThresholds_R3@12 @117
BeginReadSnapshotCounters_R3@12 @118
BeginReadSnapshotMeasurements_R3@12 @119
BeginReadSnapshotSummary_R3@12 @120
BeginReadStatus@8 @121
BeginReadStayTime_R3@8 @122
BeginReadSwitchOnFromButton_R3@8=BeginReadSwitchOnFromButton@8 @123
BeginReadTaskDatabaseId_R3@8 @124
BeginReadTaskId_R3@12 @125
BeginReadTelemetryAdvConfig_R3@12 @126
BeginReadTelemetryAdvContent_R3@12 @127
BeginReadTelemetryCxnConfig_R3@8 @128
BeginReadTelemetryEnable_R3@12 @129
BeginReadTelemetryMode_R2@8 @130
BeginReadTelemetryReportInterval_R3@8 @131
BeginReadTelemetryTxPower_R3@12 @132
BeginReadTotalDoses@16 @133
BeginReadTriggeredDoses_R3@16 @134
BeginReadVoltages@8 @135
BeginReadWearerDatabaseId_R3@8 @136
BeginReadWearerId@12 @137
BeginReadZoneAccessPermitted@12 @138
BeginReadZoneControlMap@8 @139
BeginSetBaselineCounters@8 @140
BeginStartDetectorTest@8 @141
BeginTestAlarmLed_R3@12 @142
BeginTestLed_R3@12 @143
BeginTestSound_R3@24 @144
BeginTestVibe_R3@12 @145
BeginTriggerBacklight_R3@8 @146
BeginTriggerResponderMode_R3@8 @147
BeginValidateEpdOwnerKey_R3@12 @148
BeginWriteAccessKey@20 @149
BeginWriteAccessLevel@20 @150
BeginWriteAccessPermissionsForLevel_R3@20 @151
BeginWriteAlarmConfiguration@16 @152
BeginWriteAlarmConfigurationLock_R3@16 @153
BeginWriteAlarmConfiguration_R3@16 @154
BeginWriteAlarmThresholds@20 @155
BeginWriteAlarmThresholds_R2@80 @156
BeginWriteBacklightBrightness_R3@12 @157
BeginWriteBacklightEnable@12 @158
BeginWriteBacklightPeriod_R3@12 @159
BeginWriteBatteryCriticalTiming_R3@16 @160
BeginWriteBatteryLowThreshold@16 @161
BeginWriteBatteryTestInterval@12 @162
BeginWriteBatteryTypeOverride_R3@12 @163
BeginWriteCalDueDate@12 @164
BeginWriteCalDueDate_R3@12 @165
BeginWriteCalReference_R3@12 @166
BeginWriteCalibrationFacility_R3@16 @167
BeginWriteCapabilities_R3@12 @168
BeginWriteChirpEnable_R3@12 @169
BeginWriteChirpSensitivity@12 @170
BeginWriteClearDoseOnSwitchOn@12 @171
BeginWriteDeadTimeFactors_R3@16 @172
BeginWriteDebugRegister_R3@16 @173
BeginWriteDetectorTestLimits_R3@16 @174
BeginWriteDetectorThresholds_R2@24 @175
BeginWriteDetectorThresholds_R3@16 @176
BeginWriteDisplayContrast_R3@12 @177
BeginWriteDisplayEnablePermissions_R3@20 @178
BeginWriteDisplayEnables_R3@16=BeginWriteDisplayEnables@16 @179
BeginWriteDisplayOptions@16 @180
BeginWriteDisplayOptionsLock_R3@16 @181
BeginWriteDisplayTimeout@12 @182
BeginWriteDoseProfileDoseIncrement_R3@12 @183
BeginWriteDoseProfileInterval@12 @184
BeginWriteDoseProfileMeasurands_R3@16 @185
BeginWriteDoseSaveInterval_R3@12 @186
BeginWriteDoseWritableFlag@12 @187
BeginWriteDoses@16 @188
BeginWriteEEProm@20 @189
BeginWriteEpdPartNumber_R3@12 @190
BeginWriteEpdRevision_R3@12 @191
BeginWriteEpdSerialNumber@12 @192
BeginWriteEventLogLevel_R3@12 @193
BeginWriteFEMPartNumber_R3@24 @194
BeginWriteFactoryCalDate@12 @195
BeginWriteFemSerialNumber_R3@12 @196
BeginWriteGainableFlag_R3@12 @197
BeginWriteGains@16 @198
BeginWriteGoldenFlag_R3@12 @199
BeginWriteGraphicBitmap_R3@352 @200
BeginWriteLastCalibrationProcess_R3@20 @201
BeginWriteLongEPDPartNumber_R3@24 @202
BeginWriteMarkNumber_R3@12 @203
BeginWriteModelName_R3@40 @204
BeginWriteNotCalibratedFlag_R3@12 @205
BeginWriteOffModeBatteryTestInterval_R3@12 @206
BeginWriteOffModeDisplay_R3@16 @207
BeginWritePcbPartNumber_R3@12 @208
BeginWritePcbRevision_R3@12 @209
BeginWritePcbSerialNumber_R3@12 @210
BeginWritePulseModeEnable_R3@12 @211
BeginWritePulseModeIndustrial_R3@12 @212
BeginWritePulseModeThreshold_R3@12 @213
BeginWritePulsedModeOverrangeThreshold_R3@12 @214
BeginWriteQuickAccessDisplays_R3@16 @215
BeginWriteRTC_R3@12 @216
BeginWriteRateOffPercentage@16 @217
BeginWriteReturnForReadTime@12 @218
BeginWriteScratchPad@20 @219
BeginWriteSelfTestInterval@12 @220
BeginWriteSensitivities_R2@32 @221
BeginWriteSensitivities_R3@16 @222
BeginWriteStayTime_R3@12 @223
BeginWriteSwitchOnFromButton_R3@12=BeginWriteSwitchOnFromButton@12 @224
BeginWriteTaskDatabaseId_R3@24 @225
BeginWriteTaskId_R3@76 @226
BeginWriteTelemetryAdvConfig_R3@12 @227
BeginWriteTelemetryAdvContent_R3@16 @228
BeginWriteTelemetryCxnConfig_R3@12 @229
BeginWriteTelemetryEnable_R3@16 @230
BeginWriteTelemetryMode_R2@12 @231
BeginWriteTelemetryReportInterval_R3@12 @232
BeginWriteTelemetryTxPower_R3@16 @233
BeginWriteTotalDoses@16 @234
BeginWriteTriggeredDoses_R3@16 @235
BeginWriteWearerDatabaseId_R3@24 @236
BeginWriteWearerId@76 @237
BeginWriteZoneControlMap@16 @238
CleanUpReadDoseProfile@4 @239
CleanUpReadEventLog@4 @240
CloseReader@4 @241
Commit3@4=Commit@4 @242
Connect3@20=Connect@20 @243
CreateReaderInterface@0 @244
DestroyReaderInterface@4 @245
Disconnect@4 @246
DisconnectAndNotify@12 @247
EndClearAllStatus@8 @248
EndClearDose@8 @249
EndClearDoseProfile_R3@8 @250
EndClearEEPROM_R3@8 @251
EndClearFaultStatus@8 @252
EndClearGraphic_R3@8 @253
EndClearLatchedAlarms@8 @254
EndClearPeakRates@8 @255
EndClearScratchpad@8 @256
EndClearTotalDose@8 @257
EndClearWearerOrTaskId_R3@8 @258
EndDeissueEPD@8 @259
EndEnableAlarmPresetThresholds_R3@8 @260
EndEnableCovertMode_R3@8 @261
EndEnableDeepSleep_R3@8 @262
EndEnableManufacturerLockout_R3@8 @263
EndEnableProtectedSession@8 @264
EndEnableResponderMode_R3@8 @265
EndEnableTestSound_R3@8 @266
EndEpdOnOff@8 @267
EndInitiateFirmwareUpdate_R3@8 @268
EndIssueEPD@8 @269
EndMfrLogin_R2@8 @270
EndReadAccessPermissionsForLevel_R3@20 @271
EndReadAlarmConfiguration@20 @272
EndReadAlarmConfigurationLock_R3@20 @273
EndReadAlarmConfiguration_R3@20 @274
EndReadAlarmThresholds@12 @275
EndReadBacklightBrightness_R3@12 @276
EndReadBacklightEnable@12 @277
EndReadBacklightPeriod_R3@12 @278
EndReadBaselineCounts@24 @279
EndReadBatteryCriticalTiming_R3@16 @280
EndReadBatteryLowThreshold@16 @281
EndReadBatteryTestInterval@12 @282
EndReadBatteryTypeFitted_R3@12 @283
EndReadBatteryTypeOverride_R3@12 @284
EndReadCalDueDate@12 @285
EndReadCalDueDate_R3@12 @286
EndReadCalReference_R3@12 @287
EndReadCalibrationData_R2@48 @288
EndReadCalibrationFacility_R3@12 @289
EndReadCapabilities@12 @290
EndReadChecksum_R3@12 @291
EndReadChirpEnable_R3@12 @292
EndReadChirpSensitivity@12 @293
EndReadCounts@28 @294
EndReadCurrentAccessLevel@12 @295
EndReadDeadTimeFactors_R3@20 @296
EndReadDebugRegister_R3@16 @297
EndReadDetectorTestLimits_R3@20 @298
EndReadDetectorThresholdLimits_R3@20 @299
EndReadDetectorThresholds@20 @300
EndReadDetectorThresholds_R3@20 @301
EndReadDisplayCapability_R3@24 @302
EndReadDisplayContrast_R3@12 @303
EndReadDisplayEnablePermissions_R3@24 @304
EndReadDisplayEnables_R3@20=EndReadDisplayEnables@20 @305
EndReadDisplayOptions@12 @306
EndReadDisplayOptionsLock_R3@12 @307
EndReadDisplayTimeout@12 @308
EndReadDoseProfileByIndex_R3@24 @309
EndReadDoseProfileByTime@16 @310
EndReadDoseProfileConfiguration_R3@12 @311
EndReadDoseProfileInterval@12 @312
EndReadDoseSaveInterval_R3@12 @313
EndReadDoses@24 @314
EndReadEEProm@24 @315
EndReadEpdIdentities@36 @316
EndReadEpdPartNumber_R3@12 @317
EndReadEpdRevision_R3@12 @318
EndReadEpdSerialNum@12 @319
EndReadEpdType@12 @320
EndReadEventLogLevel_R3@12 @321
EndReadEventsByIndex@16 @322
EndReadFEMPartNumber_R3@12 @323
EndReadFactoryCalDate@12 @324
EndReadFemSerialNum_R3@12 @325
EndReadFirmwarePartNumber_R3@12 @326
EndReadFirmwareVersion@12 @327
EndReadFlashTestCounts_R3@24 @328
EndReadFpgaVersion_R3@16 @329
EndReadGains@20 @330
EndReadGains_R3@20 @331
EndReadGraphicData_R3@12 @332
EndReadGraphicSize_R3@12 @333
EndReadLastCalibrationProcess_R3@12 @334
EndReadLongEPDPartNumber_R3@12 @335
EndReadMarkNumber@12 @336
EndReadMeasurandIds_R3@20 @337
EndReadModelName_R3@12 @338
EndReadOffModeBatteryTestInterval_R3@12 @339
EndReadOffModeDisplay_R3@16 @340
EndReadPcbPartNumber_R3@12 @341
EndReadPcbRevision_R3@12 @342
EndReadPcbSerialNum_R3@12 @343
EndReadPeakRates@20 @344
EndReadPulseModeEnable_R3@12 @345
EndReadPulseModeIndustrial_R3@12 @346
EndReadPulseModeThreshold_R3@12 @347
EndReadPulsedModeOverrangeThreshold_R3@12 @348
EndReadQualityData@12 @349
EndReadQuickAccessDisplays_R3@20 @350
EndReadRTC@12 @351
EndReadRadioFirmwareVersion_R3@12 @352
EndReadRateOffPercentage@20 @353
EndReadRates@24 @354
EndReadResponderTriggerUtc_R3@12 @355
EndReadReturnForReadTime@12 @356
EndReadRunTime_R3@12 @357
EndReadScratchpad@24 @358
EndReadScratchpadSize@12 @359
EndReadSelfTestInterval@12 @360
EndReadSensitivities@20 @361
EndReadSensitivities_R3@20 @362
EndReadSnapshotAlarmThresholds_R3@12 @363
EndReadSnapshotCounters_R3@12 @364
EndReadSnapshotMeasurements_R3@12 @365
EndReadSnapshotSummary_R3@12 @366
EndReadStatus@12 @367
EndReadStayTime_R3@12 @368
EndReadSwitchOnFromButton_R3@12=EndReadSwitchOnFromButton@12 @369
EndReadTaskDatabaseId_R3@12 @370
EndReadTaskId_R3@12 @371
EndReadTelemetryAdvConfig_R3@12 @372
EndReadTelemetryAdvContent_R3@16 @373
EndReadTelemetryCxnConfig_R3@12 @374
EndReadTelemetryEnable_R3@16 @375
EndReadTelemetryMode_R2@12 @376
EndReadTelemetryReportInterval_R3@12 @377
EndReadTelemetryTxPower_R3@16 @378
EndReadTotalDoses@24 @379
EndReadTriggeredDoses_R3@24 @380
EndReadVoltages@20 @381
EndReadWearerDatabaseId_R3@12 @382
EndReadWearerId@12 @383
EndReadZoneAccessPermitted@12 @384
EndReadZoneControlMap@12 @385
EndSetBaselineCounters@8 @386
EndStartDetectorTest@8 @387
EndTestAlarmLed_R3@8 @388
EndTestLed_R3@8 @389
EndTestSound_R3@8 @390
EndTestVibe_R3@8 @391
EndTriggerBacklight_R3@8 @392
EndTriggerResponderMode_R3@8 @393
EndValidateEpdOwnerKey_R3@12 @394
EndWriteAccessKey@8 @395
EndWriteAccessLevel@8 @396
EndWriteAccessPermissionsForLevel_R3@8 @397
EndWriteAlarmConfiguration@8 @398
EndWriteAlarmConfigurationLock_R3@8 @399
EndWriteAlarmConfiguration_R3@8 @400
EndWriteAlarmThresholds@8 @401
EndWriteAlarmThresholds_R2@8 @402
EndWriteBacklightBrightness_R3@8 @403
EndWriteBacklightEnable@8 @404
EndWriteBacklightPeriod_R3@8 @405
EndWriteBatteryCriticalTiming_R3@8 @406
EndWriteBatteryLowThreshold@8 @407
EndWriteBatteryTestInterval@8 @408
EndWriteBatteryTypeOverride_R3@8 @409
EndWriteCalDueDate@8 @410
EndWriteCalDueDate_R3@8 @411
EndWriteCalReference_R3@8 @412
EndWriteCalibrationFacility_R3@8 @413
EndWriteCapabilities_R3@8 @414
EndWriteChirpEnable_R3@8 @415
EndWriteChirpSensitivity@8 @416
EndWriteClearDoseOnSwitchOn@8 @417
EndWriteDeadTimeFactors_R3@8 @418
EndWriteDebugRegister_R3@8 @419
EndWriteDetectorTestLimits_R3@8 @420
EndWriteDetectorThresholds_R2@8 @421
EndWriteDetectorThresholds_R3@8 @422
EndWriteDisplayContrast_R3@8 @423
EndWriteDisplayEnablePermissions_R3@8 @424
EndWriteDisplayEnables_R3@8=EndWriteDisplayEnables@8 @425
EndWriteDisplayOptions@8 @426
EndWriteDisplayOptionsLock_R3@8 @427
EndWriteDisplayTimeout@8 @428
EndWriteDoseProfileDoseIncrement_R3@8 @429
EndWriteDoseProfileInterval@8 @430
EndWriteDoseProfileMeasurands_R3@8 @431
EndWriteDoseSaveInterval_R3@8 @432
EndWriteDoseWritableFlag@8 @433
EndWriteDoses@8 @434
EndWriteEEProm@8 @435
EndWriteEpdPartNumber_R3@8 @436
EndWriteEpdRevision_R3@8 @437
EndWriteEpdSerialNumber@8 @438
EndWriteEventLogLevel_R3@8 @439
EndWriteFEMPartNumber_R3@8 @440
EndWriteFactoryCalDate@8 @441
EndWriteFemSerialNumber_R3@8 @442
EndWriteGainableFlag_R3@8 @443
EndWriteGains@8 @444
EndWriteGoldenFlag_R3@8 @445
EndWriteGraphicBitmap_R3@8 @446
EndWriteLastCalibrationProcess_R3@8 @447
EndWriteLongEPDPartNumber_R3@8 @448
EndWriteMarkNumber_R3@8 @449
EndWriteModelName_R3@8 @450
EndWriteNotCalibratedFlag_R3@8 @451
EndWriteOffModeBatteryTestInterval_R3@8 @452
EndWriteOffModeDisplay_R3@8 @453
EndWritePcbPartNumber_R3@8 @454
EndWritePcbRevision_R3@8 @455
EndWritePcbSerialNumber_R3@8 @456
EndWritePulseModeEnable_R3@8 @457
EndWritePulseModeIndustrial_R3@8 @458
EndWritePulseModeThreshold_R3@8 @459
EndWritePulsedModeOverrangeThreshold_R3@8 @460
EndWriteQuickAccessDisplays_R3@8 @461
EndWriteRTC_R3@8 @462
EndWriteRateOffPercentage@8 @463
EndWriteReturnForReadTime@8 @464
EndWriteScratchpad@8 @465
EndWriteSelfTestInterval@8 @466
EndWriteSensitivities@8 @467
EndWriteSensitivities_R2@8 @468
EndWriteSensitivities_R3@8 @469
EndWriteStayTime_R3@8 @470
EndWriteSwitchOnFromButton_R3@8=EndWriteSwitchOnFromButton@8 @471
EndWriteTaskDatabaseId_R3@8 @472
EndWriteTaskId_R3@8 @473
EndWriteTelemetryAdvConfig_R3@8 @474
EndWriteTelemetryAdvContent_R3@8 @475
EndWriteTelemetryCxnConfig_R3@8 @476
EndWriteTelemetryEnable_R3@8 @477
EndWriteTelemetryMode_R2@8 @478
EndWriteTelemetryReportInterval_R3@8 @479
EndWriteTelemetryTxPower_R3@8 @480
EndWriteTotalDoses@8 @481
EndWriteTriggeredDoses_R3@8 @482
EndWriteWearerDatabaseId_R3@8 @483
EndWriteWearerId@8 @484
EndWriteZoneControlMap@8 @485
GetDiscoveredEpds@16 @486
GetDiscoveryTimeout@8 @487
GetDiscoveryTimeslots@8 @488
GetDllLogLevel@8 @489
GetErrorCode@0 @490
GetMultipleDiscoveryMode@8 @491
GetResponseTimeout@8 @492
GetRetryCount@8 @493
OpenReader@8 @494
SetConnectCallback@8 @495
SetDisconnectCallback@8 @496
SetDiscoveryCacheTimeout@8 @497
SetDiscoveryTimeslots@8 @498
SetDllLogLevel@8 @499
SetMultipleDiscoveryMode@8 @500
SetRemovedCallback@8 @501
SetResponseTimeout@8 @502
SetRetryCount@8 @503
StartDiscovery@8 @504
StopDiscovery@4 @505
