EXPORTS
AllocateMemory@4
MemoryAllocated@4
ReleaseMemory@4
ReadMemory@16
WriteMemory@16
GetErrorDetails@12
GetDataMetric@8
InitComms@20
DeinitComms@4
Abort@0
SetTimeouts@16
SetDiscoveryExpirationPeriod@8
SetDiscoveryTimeslotPeriod@8
SetDiscoveryTimeslotCount@8
Discover@16
SetRetryCounts@8
SetAutoCommit@4
OpenDevice@8
CloseDevice@0
Connect@4
Commit@0
ReadCommsStats@28
EpdOn@0
EpdOff@0
ReadEpdID@16
ReadEpdStatus@36
ReadWearerID@8
ReadWearerName@8
ReadWearer@16
IssueEpd@8
DeIssueEpd@0
WriteWearerName@8
BaseLineCounts@0
SetFailFlag@0
ClearFailFlag@0
ClearLatchedAlarms@0
ClearFaultFlags@0
ReadDosesQuality@28
ReadCounts@20
ReadPeaks@16
ReadRates@8
ReadBaseCounts@20
ReadCalibrationData@40
ReadAlarmDoseThresholds@12
ReadAlarmRateThresholds@24
DisplayFaultCode@4
ADSReadData@36
ReadProfileControl@8
ReadDoseProfile@4
ReadDoseProfileSince@8
ReadDoseProfileCache@20
ReadConfig@52
ReadAlarmConfig@16
ReadDisplayConfig@28
ReadErrorStore@16
ReadSpecialWriteTimes@8
ReadSpecialDoseStore@24
ClearErrorStore@0
ClearDose@0
WriteDose@8
WriteCountdownTimer@8
ClearTotalDose@0
WriteTotalDose@8
ClearPeakRates@0
WriteReturnForReadTime@4
WriteAlarmDoseThresholds@12
WriteAlarmRateThresholds@24
WriteAlarmConfig@16
WriteDisplayConfig@28
WriteDisplayControlBits@4
WriteDisplayEnables@12
WriteConfig@52
WriteProfileControl@8
WriteSpecialWriteTimes@8
EndSession@8
ReadScratchPad@12
WriteScratchPad@12
WriteChirpRate@4
ReadRAM@12
ReadASIC@8
ReadDirectEEPROM@12
ADSLogin@4
ADSClearWearer@0
ADSReadWearer@16
ADSIssue@16
ADSDeIssue@0
ADSClearData@0
ADSWritePassword@4
ADSSetOffEnable@0
ADSClearOffEnable@0
ReadA2Config@28
ReadA2ConfigStatus@16
WriteA2Config@28
TestBattery@0
TestDetectors@0
MFRLogin@4
MFRWriteCalFactors@24
MFRWriteDetectorThresholds@16
MFRWriteRAM@12
MFRWriteDirectEEPROM@12
MFRResetEpd@0
MFRFormatEEPROM@0
MFRWriteASIC@8
MFRSetAlwaysCount@0
MFRClearAlwaysCount@0
MFRSetGolden@0
MFRClearGolden@0
MFRWriteEpdID@16
MFRWritePassword@4
FlushDiscoveryCache@4
Transmit@8
Receive@8
FlushBuffers@4
