LIBRARY reader3
EXPORTS
AwaitRemoval@20 @1
BeginClearAllStatus@8 @2
BeginClearDose@8 @3
BeginClearDoseProfile_R3@8 @4
BeginClearEEPROM_R3@8 @5
BeginClearFaultStatus@8 @6
BeginClearGraphic_R3@12 @7
BeginClearLatchedAlarms@8 @8
BeginClearPeakRates@8 @9
BeginClearScratchPad@12 @10
BeginClearTotalDose@8 @11
BeginClearWearerOrTaskId_R3@16 @12
BeginDeissueEPD@8 @13
BeginEnableCovertMode_R3@12 @14
BeginEnableDeepSleep_R3@12 @15
BeginEnableManufacturerLockout_R3@12 @16
BeginEnableProtectedSession_R3@12 @17
BeginEnableResponderMode_R3@12 @18
BeginEpdOnOff@12 @19
BeginInitiateFirmwareUpdate_R3@8 @20
BeginIssueEPD@8 @21
BeginMfrLogin_R2@12 @22
BeginReadAccessPermissionsForLevel_R3@12 @23
BeginReadAlarmConfiguration@16 @24
BeginReadAlarmConfigurationLock_R3@8 @25
BeginReadAlarmConfiguration_R3@16 @26
BeginReadAlarmThresholds@20 @27
BeginReadBacklightBrightness_R3@8 @28
BeginReadBacklightEnable_R3@8 @29
BeginReadBacklightPeriod_R3@8 @30
BeginReadBaselineCounts@8 @31
BeginReadBatteryCriticalTiming_R3@8 @32
BeginReadBatteryLowThreshold@12 @33
BeginReadBatteryTestInterval@8 @34
BeginReadBatteryTypeFitted_R3@8 @35
BeginReadBatteryTypeOverride_R3@8 @36
BeginReadCalDueDate@8 @37
BeginReadCalDueDate_R3@8 @38
BeginReadCalReference_R3@8 @39
BeginReadCalibrationData_R2@8 @40
BeginReadCalibrationFacility_R3@8 @41
BeginReadCapabilities@8 @42
BeginReadChirpEnable_R3@8 @43
BeginReadChirpSensitivity@8 @44
BeginReadCounts@16 @45
BeginReadCurrentAccessLevel@8 @46
BeginReadDeadTimeFactors_R3@16 @47
BeginReadDebugRegister_R3@12 @48
BeginReadDetectorTestLimits_R3@16 @49
BeginReadDetectorThresholdLimits_R3@16 @50
BeginReadDetectorThresholds@16 @51
BeginReadDetectorThresholds_R3@16 @52
BeginReadDisplayCapability_R3@12 @53
BeginReadDisplayEnablePermissions_R3@12 @54
BeginReadDisplayEnables_R3@16 @55
BeginReadDisplayOptions@8 @56
BeginReadDisplayOptionsLock_R3@8 @57
BeginReadDisplayTimeout@8 @58
BeginReadDoseProfileByIndex_R3@16 @59
BeginReadDoseProfileByTime@16 @60
BeginReadDoseProfileConfiguration_R3@8 @61
BeginReadDoseProfileInterval@8 @62
BeginReadDoseSaveInterval_R3@8 @63
BeginReadDoses@16 @64
BeginReadEEProm@16 @65
BeginReadEpdIdentities@8 @66
BeginReadEpdPartNumber_R3@8 @67
BeginReadEpdRevision_R3@8 @68
BeginReadEpdSerialNum@8 @69
BeginReadEpdType@8 @70
BeginReadEventLogLevel_R3@8 @71
BeginReadEventsByIndex@16 @72
BeginReadFactoryCalDate@8 @73
BeginReadFemSerialNum_R3@8 @74
BeginReadFirmwarePartNumber_R3@8 @75
BeginReadFirmwareVersion@8 @76
BeginReadFlashTestCounts_R3@16 @77
BeginReadFpgaVersion_R3@8 @78
BeginReadGains@16 @79
BeginReadGains_R3@16 @80
BeginReadGraphicData_R3@12 @81
BeginReadGraphicSize_R3@12 @82
BeginReadLastCalibrationProcess_R3@8 @83
BeginReadMarkNumber@8 @84
BeginReadMeasurandIds_R3@8 @85
BeginReadModelName_R3@8 @86
BeginReadOffModeBatteryTestInterval_R3@8 @87
BeginReadOffModeDisplay_R3@8 @88
BeginReadPcbPartNumber_R3@8 @89
BeginReadPcbRevision_R3@8 @90
BeginReadPcbSerialNum_R3@8 @91
BeginReadPeakRates@16 @92
BeginReadPulseModeEnable_R3@8 @93
BeginReadPulseModeIndustrial_R3@8 @94
BeginReadPulseModeThreshold_R3@8 @95
BeginReadPulsedModeOverrangeThreshold_R3@8 @96
BeginReadQualityData@8 @97
BeginReadQuickAccessDisplays_R3@16 @98
BeginReadRTC@8 @99
BeginReadRadioFirmwareVersion_R3@8 @100
BeginReadRateOffPercentage@16 @101
BeginReadRates@16 @102
BeginReadResponderTriggerUtc_R3@8 @103
BeginReadReturnForReadTime@8 @104
BeginReadRunTime_R3@8 @105
BeginReadScratchPad@16 @106
BeginReadScratchpadSize@8 @107
BeginReadSelfTestInterval@8 @108
BeginReadSensitivities@16 @109
BeginReadSensitivities_R3@16 @110
BeginReadSnapshotAlarmThresholds_R3@12 @111
BeginReadSnapshotCounters_R3@12 @112
BeginReadSnapshotMeasurements_R3@12 @113
BeginReadSnapshotSummary_R3@12 @114
BeginReadStatus@8 @115
BeginReadStayTime_R3@8 @116
BeginReadSwitchOnFromButton_R3@8 @117
BeginReadTaskDatabaseId_R3@8 @118
BeginReadTaskId_R3@12 @119
BeginReadTelemetryAdvConfig_R3@12 @120
BeginReadTelemetryAdvContent_R3@12 @121
BeginReadTelemetryCxnConfig_R3@8 @122
BeginReadTelemetryEnable_R3@12 @123
BeginReadTelemetryMode_R2@8 @124
BeginReadTelemetryReportInterval_R3@8 @125
BeginReadTelemetryTxPower_R3@12 @126
BeginReadTotalDoses@16 @127
BeginReadTriggeredDoses_R3@16 @128
BeginReadVoltages@8 @129
BeginReadWearerDatabaseId_R3@8 @130
BeginReadWearerId@12 @131
BeginReadZoneAccessPermitted@12 @132
BeginReadZoneControlMap@8 @133
BeginSetBaselineCounters@8 @134
BeginStartDetectorTest@8 @135
BeginTriggerBacklight_R3@8 @136
BeginTriggerResponderMode_R3@8 @137
BeginValidateEpdOwnerKey_R3@12 @138
BeginWriteAccessKey@20 @139
BeginWriteAccessLevel@20 @140
BeginWriteAccessPermissionsForLevel_R3@20 @141
BeginWriteAlarmConfigurationLock_R3@16 @142
BeginWriteAlarmConfiguration_R3@16 @143
BeginWriteAlarmThresholds@20 @144
BeginWriteBacklightBrightness_R3@12 @145
BeginWriteBacklightEnable_R3@12 @146
BeginWriteBacklightPeriod_R3@12 @147
BeginWriteBatteryCriticalTiming_R3@16 @148
BeginWriteBatteryLowThreshold@16 @149
BeginWriteBatteryTestInterval@12 @150
BeginWriteBatteryTypeOverride_R3@12 @151
BeginWriteCalDueDate@12 @152
BeginWriteCalDueDate_R3@12 @153
BeginWriteCalReference_R3@12 @154
BeginWriteCalibrationFacility_R3@16 @155
BeginWriteCapabilities_R3@12 @156
BeginWriteChirpEnable_R3@12 @157
BeginWriteChirpSensitivity@12 @158
BeginWriteClearDoseOnSwitchOn@12 @159
BeginWriteDeadTimeFactors_R3@16 @160
BeginWriteDebugRegister_R3@16 @161
BeginWriteDetectorTestLimits_R3@16 @162
BeginWriteDetectorThresholds_R2@24 @163
BeginWriteDetectorThresholds_R3@16 @164
BeginWriteDisplayEnablePermissions_R3@20 @165
BeginWriteDisplayEnables_R3@16 @166
BeginWriteDisplayOptions@16 @167
BeginWriteDisplayOptionsLock_R3@16 @168
BeginWriteDisplayTimeout@12 @169
BeginWriteDoseProfileDoseIncrement_R3@12 @170
BeginWriteDoseProfileInterval@12 @171
BeginWriteDoseProfileMeasurands_R3@16 @172
BeginWriteDoseSaveInterval_R3@12 @173
BeginWriteDoseWritableFlag@12 @174
BeginWriteDoses@16 @175
BeginWriteEEProm@20 @176
BeginWriteEpdPartNumber_R3@12 @177
BeginWriteEpdRevision_R3@12 @178
BeginWriteEpdSerialNumber@12 @179
BeginWriteEventLogLevel_R3@12 @180
BeginWriteFactoryCalDate@12 @181
BeginWriteFemSerialNumber_R3@12 @182
BeginWriteGainableFlag_R3@12 @183
BeginWriteGains_R3@16 @184
BeginWriteGoldenFlag_R3@12 @185
BeginWriteGraphicBitmap_R3@352 @186
BeginWriteLastCalibrationProcess_R3@20 @187
BeginWriteMarkNumber_R3@12 @188
BeginWriteModelName_R3@40 @189
BeginWriteNotCalibratedFlag_R3@12 @190
BeginWriteOffModeBatteryTestInterval_R3@12 @191
BeginWriteOffModeDisplay_R3@16 @192
BeginWritePcbPartNumber_R3@12 @193
BeginWritePcbRevision_R3@12 @194
BeginWritePcbSerialNumber_R3@12 @195
BeginWritePulseModeEnable_R3@12 @196
BeginWritePulseModeIndustrial_R3@12 @197
BeginWritePulseModeThreshold_R3@12 @198
BeginWritePulsedModeOverrangeThreshold_R3@12 @199
BeginWriteQuickAccessDisplays_R3@16 @200
BeginWriteRTC_R3@12 @201
BeginWriteRateOffPercentage@16 @202
BeginWriteReturnForReadTime@12 @203
BeginWriteScratchPad@20 @204
BeginWriteSelfTestInterval@12 @205
BeginWriteSensitivities_R2@32 @206
BeginWriteSensitivities_R3@16 @207
BeginWriteStayTime_R3@12 @208
BeginWriteSwitchOnFromButton_R3@12 @209
BeginWriteTaskDatabaseId_R3@24 @210
BeginWriteTaskId_R3@76 @211
BeginWriteTelemetryAdvConfig_R3@12 @212
BeginWriteTelemetryAdvContent_R3@16 @213
BeginWriteTelemetryCxnConfig_R3@12 @214
BeginWriteTelemetryEnable_R3@16 @215
BeginWriteTelemetryMode_R2@12 @216
BeginWriteTelemetryReportInterval_R3@12 @217
BeginWriteTelemetryTxPower_R3@16 @218
BeginWriteTotalDoses@16 @219
BeginWriteTriggeredDoses_R3@16 @220
BeginWriteWearerDatabaseId_R3@24 @221
BeginWriteWearerId@76 @222
BeginWriteZoneControlMap@16 @223
CleanUpReadDoseProfile@4 @224
CleanUpReadEventLog@4 @225
CloseReader@4 @226
Commit@4 @227
Connect@20 @228
CreateReaderInterface@0 @229
DestroyReaderInterface@4 @230
Disconnect@4 @231
DisconnectAndNotify@12 @232
EndClearAllStatus@8 @233
EndClearDose@8 @234
EndClearDoseProfile_R3@8 @235
EndClearEEPROM_R3@8 @236
EndClearFaultStatus@8 @237
EndClearGraphic_R3@8 @238
EndClearLatchedAlarms@8 @239
EndClearPeakRates@8 @240
EndClearScratchpad@8 @241
EndClearTotalDose@8 @242
EndClearWearerOrTaskId_R3@8 @243
EndDeissueEPD@8 @244
EndEnableCovertMode_R3@8 @245
EndEnableDeepSleep_R3@8 @246
EndEnableManufacturerLockout_R3@8 @247
EndEnableProtectedSession_R3@8 @248
EndEnableResponderMode_R3@8 @249
EndEpdOnOff@8 @250
EndInitiateFirmwareUpdate_R3@8 @251
EndIssueEPD@8 @252
EndMfrLogin_R2@8 @253
EndReadAccessPermissionsForLevel_R3@20 @254
EndReadAlarmConfiguration@20 @255
EndReadAlarmConfigurationLock_R3@20 @256
EndReadAlarmConfiguration_R3@20 @257
EndReadAlarmThresholds@12 @258
EndReadBacklightBrightness_R3@12 @259
EndReadBacklightEnable_R3@12 @260
EndReadBacklightPeriod_R3@12 @261
EndReadBaselineCounts@24 @262
EndReadBatteryCriticalTiming_R3@16 @263
EndReadBatteryLowThreshold@16 @264
EndReadBatteryTestInterval@12 @265
EndReadBatteryTypeFitted_R3@12 @266
EndReadBatteryTypeOverride_R3@12 @267
EndReadCalDueDate@12 @268
EndReadCalDueDate_R3@12 @269
EndReadCalReference_R3@12 @270
EndReadCalibrationData_R2@48 @271
EndReadCalibrationFacility_R3@12 @272
EndReadCapabilities@12 @273
EndReadChirpEnable_R3@12 @274
EndReadChirpSensitivity@12 @275
EndReadCounts@28 @276
EndReadCurrentAccessLevel@12 @277
EndReadDeadTimeFactors_R3@20 @278
EndReadDebugRegister_R3@16 @279
EndReadDetectorTestLimits_R3@20 @280
EndReadDetectorThresholdLimits_R3@20 @281
EndReadDetectorThresholds@20 @282
EndReadDetectorThresholds_R3@20 @283
EndReadDisplayCapability_R3@24 @284
EndReadDisplayEnablePermissions_R3@24 @285
EndReadDisplayEnables_R3@20 @286
EndReadDisplayOptions@12 @287
EndReadDisplayOptionsLock_R3@12 @288
EndReadDisplayTimeout@12 @289
EndReadDoseProfileByIndex_R3@24 @290
EndReadDoseProfileByTime@16 @291
EndReadDoseProfileConfiguration_R3@12 @292
EndReadDoseProfileInterval@12 @293
EndReadDoseSaveInterval_R3@12 @294
EndReadDoses@24 @295
EndReadEEProm@24 @296
EndReadEpdIdentities@36 @297
EndReadEpdPartNumber_R3@12 @298
EndReadEpdRevision_R3@12 @299
EndReadEpdSerialNum@12 @300
EndReadEpdType@12 @301
EndReadEventLogLevel_R3@12 @302
EndReadEventsByIndex@16 @303
EndReadFactoryCalDate@12 @304
EndReadFemSerialNum_R3@12 @305
EndReadFirmwarePartNumber_R3@12 @306
EndReadFirmwareVersion@12 @307
EndReadFlashTestCounts_R3@24 @308
EndReadFpgaVersion_R3@16 @309
EndReadGains@20 @310
EndReadGains_R3@20 @311
EndReadGraphicData_R3@12 @312
EndReadGraphicSize_R3@12 @313
EndReadLastCalibrationProcess_R3@12 @314
EndReadMarkNumber@12 @315
EndReadMeasurandIds_R3@20 @316
EndReadModelName_R3@12 @317
EndReadOffModeBatteryTestInterval_R3@12 @318
EndReadOffModeDisplay_R3@16 @319
EndReadPcbPartNumber_R3@12 @320
EndReadPcbRevision_R3@12 @321
EndReadPcbSerialNum_R3@12 @322
EndReadPeakRates@20 @323
EndReadPulseModeEnable_R3@12 @324
EndReadPulseModeIndustrial_R3@12 @325
EndReadPulseModeThreshold_R3@12 @326
EndReadPulsedModeOverrangeThreshold_R3@12 @327
EndReadQualityData@12 @328
EndReadQuickAccessDisplays_R3@20 @329
EndReadRTC@12 @330
EndReadRadioFirmwareVersion_R3@12 @331
EndReadRateOffPercentage@20 @332
EndReadRates@24 @333
EndReadResponderTriggerUtc_R3@12 @334
EndReadReturnForReadTime@12 @335
EndReadRunTime_R3@12 @336
EndReadScratchpad@24 @337
EndReadScratchpadSize@12 @338
EndReadSelfTestInterval@12 @339
EndReadSensitivities@20 @340
EndReadSensitivities_R3@20 @341
EndReadSnapshotAlarmThresholds_R3@12 @342
EndReadSnapshotCounters_R3@12 @343
EndReadSnapshotMeasurements_R3@12 @344
EndReadSnapshotSummary_R3@12 @345
EndReadStatus@12 @346
EndReadStayTime_R3@12 @347
EndReadSwitchOnFromButton_R3@12 @348
EndReadTaskDatabaseId_R3@12 @349
EndReadTaskId_R3@12 @350
EndReadTelemetryAdvConfig_R3@12 @351
EndReadTelemetryAdvContent_R3@16 @352
EndReadTelemetryCxnConfig_R3@12 @353
EndReadTelemetryEnable_R3@16 @354
EndReadTelemetryMode_R2@12 @355
EndReadTelemetryReportInterval_R3@12 @356
EndReadTelemetryTxPower_R3@16 @357
EndReadTotalDoses@24 @358
EndReadTriggeredDoses_R3@24 @359
EndReadVoltages@20 @360
EndReadWearerDatabaseId_R3@12 @361
EndReadWearerId@12 @362
EndReadZoneAccessPermitted@12 @363
EndReadZoneControlMap@12 @364
EndSetBaselineCounters@8 @365
EndStartDetectorTest@8 @366
EndTriggerBacklight_R3@8 @367
EndTriggerResponderMode_R3@8 @368
EndValidateEpdOwnerKey_R3@12 @369
EndWriteAccessKey@8 @370
EndWriteAccessLevel@8 @371
EndWriteAccessPermissionsForLevel_R3@8 @372
EndWriteAlarmConfigurationLock_R3@8 @373
EndWriteAlarmConfiguration_R3@8 @374
EndWriteAlarmThresholds@8 @375
EndWriteBacklightBrightness_R3@8 @376
EndWriteBacklightEnable_R3@8 @377
EndWriteBacklightPeriod_R3@8 @378
EndWriteBatteryCriticalTiming_R3@8 @379
EndWriteBatteryLowThreshold@8 @380
EndWriteBatteryTestInterval@8 @381
EndWriteBatteryTypeOverride_R3@8 @382
EndWriteCalDueDate@8 @383
EndWriteCalDueDate_R3@8 @384
EndWriteCalReference_R3@8 @385
EndWriteCalibrationFacility_R3@8 @386
EndWriteCapabilities_R3@8 @387
EndWriteChirpEnable_R3@8 @388
EndWriteChirpSensitivity@8 @389
EndWriteClearDoseOnSwitchOn@8 @390
EndWriteDeadTimeFactors_R3@8 @391
EndWriteDebugRegister_R3@8 @392
EndWriteDetectorTestLimits_R3@8 @393
EndWriteDetectorThresholds_R2@8 @394
EndWriteDetectorThresholds_R3@8 @395
EndWriteDisplayEnablePermissions_R3@8 @396
EndWriteDisplayEnables_R3@8 @397
EndWriteDisplayOptions@8 @398
EndWriteDisplayOptionsLock_R3@8 @399
EndWriteDisplayTimeout@8 @400
EndWriteDoseProfileDoseIncrement_R3@8 @401
EndWriteDoseProfileInterval@8 @402
EndWriteDoseProfileMeasurands_R3@8 @403
EndWriteDoseSaveInterval_R3@8 @404
EndWriteDoseWritableFlag@8 @405
EndWriteDoses@8 @406
EndWriteEEProm@8 @407
EndWriteEpdPartNumber_R3@8 @408
EndWriteEpdRevision_R3@8 @409
EndWriteEpdSerialNumber@8 @410
EndWriteEventLogLevel_R3@8 @411
EndWriteFactoryCalDate@8 @412
EndWriteFemSerialNumber_R3@8 @413
EndWriteGainableFlag_R3@8 @414
EndWriteGains_R3@8 @415
EndWriteGoldenFlag_R3@8 @416
EndWriteGraphicBitmap_R3@8 @417
EndWriteLastCalibrationProcess_R3@8 @418
EndWriteMarkNumber_R3@8 @419
EndWriteModelName_R3@8 @420
EndWriteNotCalibratedFlag_R3@8 @421
EndWriteOffModeBatteryTestInterval_R3@8 @422
EndWriteOffModeDisplay_R3@8 @423
EndWritePcbPartNumber_R3@8 @424
EndWritePcbRevision_R3@8 @425
EndWritePcbSerialNumber_R3@8 @426
EndWritePulseModeEnable_R3@8 @427
EndWritePulseModeIndustrial_R3@8 @428
EndWritePulseModeThreshold_R3@8 @429
EndWritePulsedModeOverrangeThreshold_R3@8 @430
EndWriteQuickAccessDisplays_R3@8 @431
EndWriteRTC_R3@8 @432
EndWriteRateOffPercentage@8 @433
EndWriteReturnForReadTime@8 @434
EndWriteScratchpad@8 @435
EndWriteSelfTestInterval@8 @436
EndWriteSensitivities_R2@8 @437
EndWriteSensitivities_R3@8 @438
EndWriteStayTime_R3@8 @439
EndWriteSwitchOnFromButton_R3@8 @440
EndWriteTaskDatabaseId_R3@8 @441
EndWriteTaskId_R3@8 @442
EndWriteTelemetryAdvConfig_R3@8 @443
EndWriteTelemetryAdvContent_R3@8 @444
EndWriteTelemetryCxnConfig_R3@8 @445
EndWriteTelemetryEnable_R3@8 @446
EndWriteTelemetryMode_R2@8 @447
EndWriteTelemetryReportInterval_R3@8 @448
EndWriteTelemetryTxPower_R3@8 @449
EndWriteTotalDoses@8 @450
EndWriteTriggeredDoses_R3@8 @451
EndWriteWearerDatabaseId_R3@8 @452
EndWriteWearerId@8 @453
EndWriteZoneControlMap@8 @454
GetDiscoveredEpds@16 @455
GetDiscoveryTimeout@8 @456
GetDiscoveryTimeslots@8 @457
GetDllLogLevel@8 @458
GetErrorCode@0 @459
GetMultipleDiscoveryMode@8 @460
GetResponseTimeout@8 @461
GetRetryCount@8 @462
OpenReader@8 @463
SetConnectCallback@8 @464
SetDisconnectCallback@8 @465
SetDiscoveryCacheTimeout@8 @466
SetDiscoveryTimeslots@8 @467
SetDllLogLevel@8 @468
SetMultipleDiscoveryMode@8 @469
SetRemovedCallback@8 @470
SetResponseTimeout@8 @471
SetRetryCount@8 @472
StartDiscovery@8 @473
StopDiscovery@4 @474
