LIBRARY "reader2.dll"
EXPORTS
GetLogDirectory = ?GetLogDirectory@@YGXPA_WG@Z
GetLogFilename = ?GetLogFilename@@YGXPA_WG@Z
GetLogIniFilename = ?GetLogIniFilename@@YGXPA_WG@Z
GetLoggingLevel = ?GetLoggingLevel@@YGGXZ
GetRawLoggingLevel = ?GetRawLoggingLevel@@YGGXZ
GetRejectLogFilename = ?GetRejectLogFilename@@YGXPA_WG@Z
GetRejectLoggingLevel = ?GetRejectLoggingLevel@@YGGXZ
InitLogDirectory = ?InitLogDirectory@@YGXXZ
Initialize = ?Initialize@@YGXXZ
Log = ?Log@@YAXQBDIGQB_WZZ
LogPort = ?LogPort@@YGXPA_WG@Z
LogReject = ?LogReject@@YGXGPAEK@Z
SetLogFilename = ?SetLogFilename@@YGXQB_W@Z
SetLogIniFilename = ?SetLogIniFilename@@YGXQB_W@Z
SetLoggingLevel = ?SetLoggingLevel@@YGXG@Z
SetRawLoggingLevel = ?SetRawLoggingLevel@@YGXG@Z
SetRejectLogFilename = ?SetRejectLogFilename@@YGXQB_W@Z
SetRejectLoggingLevel = ?SetRejectLoggingLevel@@YGXG@Z
ADSClearData
ADSClearOffEnable
ADSClearWearer
ADSDeIssue
ADSIssue
ADSLogin
ADSReadData
ADSReadWearer
ADSSetOffEnable
ADSWritePassword
Abort
AllocateMemory
BaseLineCounts
ClearDose
ClearErrorStore
ClearFailFlag
ClearFaultFlags
ClearLatchedAlarms
ClearPeakRates
ClearTotalDose
CloseDevice
Commit
Connect
DeIssueEpd
DeinitComms
Discover
DisplayFaultCode
EndSession
EpdOff
EpdOn
GetDataMetric
GetErrorDetails
InitComms
IssueEpd
MFRClearAlwaysCount
MFRClearGolden
MFRFormatEEPROM
MFRLogin
MFRResetEpd
MFRSetAlwaysCount
MFRSetGolden
MFRWriteASIC
MFRWriteCalFactors
MFRWriteDetectorThresholds
MFRWriteDirectEEPROM
MFRWriteEpdID
MFRWritePassword
MFRWriteRAM
MemoryAllocated
OpenDevice
ReadA2Config
ReadA2ConfigStatus
ReadASIC
ReadAlarmConfig
ReadAlarmDoseThresholds
ReadAlarmRateThresholds
ReadBaseCounts
ReadCalibrationData
ReadCommsStats
ReadConfig
ReadCounts
ReadDirectEEPROM
ReadDisplayConfig
ReadDoseProfile
ReadDoseProfileCache
ReadDoseProfileSince
ReadDosesQuality
ReadEpdID
ReadEpdStatus
ReadErrorStore
ReadMemory
ReadPeaks
ReadProfileControl
ReadRAM
ReadRates
ReadScratchPad
ReadSpecialDoseStore
ReadSpecialWriteTimes
ReadWearer
ReadWearerID
ReadWearerName
ReleaseMemory
SetAutoCommit
SetDiscoveryExpirationPeriod
SetDiscoveryTimeslotCount
SetDiscoveryTimeslotPeriod
SetFailFlag
SetRetryCounts
SetTimeouts
TestBattery
TestDetectors
WriteA2Config
WriteAlarmConfig
WriteAlarmDoseThresholds
WriteAlarmRateThresholds
WriteChirpRate
WriteConfig
WriteCountdownTimer
WriteDisplayConfig
WriteDisplayControlBits
WriteDisplayEnables
WriteDose
WriteMemory
WriteProfileControl
WriteReturnForReadTime
WriteScratchPad
WriteSpecialWriteTimes
WriteTotalDose
WriteWearerName
FlushBuffers = _FlushBuffers@4
FlushDiscoveryCache = _FlushDiscoveryCache@4
Receive = _Receive@8
Transmit = _Transmit@8